Michael Zschiedrich Servicetechniker S�d Vertriebstechniker Tauchtechnik

Direct: +49 (0)40 300315170 Mobile: +49 (0)170 5412594 E-mail: michael.zschiedrich@interspiro.com

INTERSPIRO GmbH MEMBER OF THEOCENCO GROUP Fangdieckstr. 22, D-22547 Hamburg, Germany Phone: +49 (0)40 300315170 Fax:+49 (0)40 30031517-20 www.interspiro.com