nobelbiocare.com

Knut Pohlke

Gebietsleiter Zahntechnikermeister

+49 (0)173 568 92 49 knut.pohlke@envistaco.com

Nobel Biocare Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Stra§e 6 52134 Herzogenrath, Deutschland